20.40.60.80.100.120.140.160.180.Delta deg

10.20.30.40.

Time min ak135 600 km depth

P’P’df

SKKSdf

SKKPdf

PKKPdf sPKiKP

SKiKP

PKiKP SS sS PcS

ScP S sP PcP PP pP P PKKSdf

PKKPbc sSKSac pSKSac

SPn

ScS

SKKSac S SKSac pPKiKP P PKKSbc

SKKPbc sSdiff PS pSdiff SP sSKSdf

SKSdf

PKSdf

PKSab

PKSbc sPKPdf

SKPdf

SKPbc pPKPdf sPdiff

PKPdf pPdiff

Pdiff